-- 宿主客户嵌入演示登录密码（管理端按客户设置）
ALTER TABLE `host_customer`
    ADD COLUMN `embed_password_hash` VARCHAR(255) NULL;

-- 已有客户默认演示密码 123456（与历史行为一致）
UPDATE `host_customer`
SET `embed_password_hash` = '$2b$10$IlEahtFlDYHlbYv9/n6ETuy9BmmRiNWVAk4DYB5dlH787E7wxToAS'
WHERE `embed_password_hash` IS NULL;
